0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0.215 0.22 0.225 λ

Confidence Level

0.7 0.8 0.9 A 0 0.5 ρ 0 0.5 η

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

-1 0 1 sin2α

Confidence Level

0 0.5 1 sin2β

50 100 γ ΜdegΝ 0 0.2 0.4 x 10^{-4} J

Rfit with sin2β Rfit with sin2β and Δm_s likelihood ratio

CKM_{f i t t e r}