0 0.2 0.4 0.6 0.8

0.22 0.225 0.23 0.7 0.8 0.9 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 x 10^{-4}

60 80 100 120 140 15 20 25 30 35 λ

CL

A ρ-bar η-bar

J

CL α (deg) β (deg) γ (deg)

0 25 50 75 100